\documentstyle[11pt,emlines,bezier]{article}\textwidth165mm\textheight250mm
\voffset-25mm\hoffset-20mm\pagestyle{empty}
\begin{document}

\input elektro.tex

\begin{center}\unitlength1.0cm \begin{picture}(3,4.5)
\put(1,4){\line(0,-1){.9}\line(-1,0){.9}}
\put(2,4){\line(0,-1){.9}\line(1,0){.9}}
\put(1,1){\line(0,1){.9}\line(-1,0){.9}}
\put(2,1){\line(0,1){.9}\line(1,0){.9}}
\put(0,.2){\line(0,1){.7}\line(1,0){1.2}}
\put(3,.2){\line(0,1){.7}\line(-1,0){1.2}}
\put(1,-.5){\framebox(1,1.1)[b]{\raisebox{1mm}{M}}}
\put(1,2.5){\vlnapc}
\put(2,2.5){\vlnalc}
\put(0,1){\circle{.2}}
\put(3,1){\circle{.2}}
\put(0,4){\circle{.2}}
\put(3,4){\circle{.2}}
\put(1.3,.2){\circle{.2}}
\put(1.7,.2){\circle{.2}}
\put(0,1.3){\makebox(0,0){2}}
\put(0,4.3){\makebox(0,0){2'}}
\put(3,1.3){\makebox(0,0){1}}
\put(3,4.3){\makebox(0,0){1'}}
\put(3,-7){\intobv}
\end{picture}\end{center}


\vspace{76mm}
\begin{center}\unitlength1.0cm \begin{picture}(9,3)
\put(1,3){\line(-1,0){.9}}
\put(3,3){\line(-1,0){1}}
\put(6.5,3){\line(-1,0){2.5}}
\put(6.5,0){\line(-1,0){6.4}}
\put(7.5,3){\line(1,0){.9}}
\put(7.5,0){\line(1,0){.9}}
\put(9.5,0){\line(-1,0){.9}}
\put(9.5,3){\line(-1,0){.9}}
\put(9.5,0){\line(0,1){3}}
\put(3.5,3){\circle{1}\makebox(0,0){A}}
\put(1,2.8){\framebox(1,.4){}}
\put(1,2.5){\vector(1,1){1}}
\put(1.6,2.4){\makebox(0,0){$R_r$}}
\put(0,0){\circle{.2}}
\put(0,3){\circle{.2}}
\put(8.5,0){\circle{.2}}
\put(8.5,3){\circle{.2}}
\put(-.3,0){\makebox(0,0){--}}
\put(-.3,3){\makebox(0,0){+}}
\put(6.5,1.5){\vlnapc}
\put(7.5,1.5){\vlnalc}
\put(5,1.5){\circarc{V}}
\end{picture}\end{center}

\newpage 
\underline{\it Supis pristrojov:} 

\begin{center}\begin{tabular}[t]{rll}Z& -& zdroj, TESLA BK 127\\
V& -& voltmeter, METRA JRO=1\% $\sqcup$  
$ \cap$ \hspace{-3.1mm}\raisebox{-1mm}{-}\ \ \underline{0.5}\\
& & $r:$ 1.2-2.4-12-24-240-600 $V$, $\alpha _{max}=120 d$\ \troj{B2}\\
$mA$& -& miliampermeter, METRA $\sqcup$ 
$ \cap$ \hspace{-3.1mm}\raisebox{-1mm}{-}\ \ \underline{0.2}
\ \unitlength1.0cm \begin{picture}(0,0)
\put(0,-0.01){\line(1,0){.3}}
\put(0.48,-0.01){\line(1,0){.3}}
\put(.4,.1){\makebox(0,0){$\wedge$}}
\put(.4,-.07){\makebox(0,0){\scriptsize  2}}
\end{picture}\\[1mm]
& & r: 30-55-150-300-750-1500 $mA$, $\alpha _{max}=150d$ \fbox{21}\\[1mm]
R& -& regulacny odpor $105\Omega /2.5A$
\end{tabular}\end{center}

\newpage 
\begin{center}\unitlength1.0cm \begin{picture}(9,3)
\put(1.5,1.5){\vlnapc}
\put(5.5,1.5){\vlnapc}
\put(6.5,1.5){\vlnalc}
\put(4,1.5){\circarc{$V_1$}}
\put(8.5,1.5){\circar{$V_2$}}
\put(.1,3){\line(1,0){1.4}}
\put(2,3){\line(1,0){3.5}}
\put(6.5,3){\line(1,0){2}}
\put(.1,0){\line(1,0){5.4}}
\put(6.5,0){\line(1,0){2}}
\put(2,3){\line(0,-1){1}}
\put(2,2){\vector(-1,-1){1}}
\put(0,1.5){\makebox(0,0){$\sim 220V$}}
\put(0,0){\circle{.2}}
\put(0,3){\circle{.2}}
\end{picture}\end{center}

\newpage 
\begin{center}\unitlength1.0cm \begin{picture}(11,4)
\put(7.5,1.5){\vlnapc}
\put(8.5,1.5){\vlnalc}
\put(1,1.5){\vlnap}
\put(3,1.5){\vlnal}
\put(0,0){\circle{.2}}
\put(1,0){\circle{.2}}
\put(3,0){\circle{.2}}
\put(0,3){\circle{.2}}
\put(1,3){\circle{.2}}
\put(3,2.5){\circle{.2}}
\put(.1,3){\line(1,0){.8}}
\put(1,4){\line(1,0){1.5}}
\put(3.5,4){\line(1,0){1}}
\put(.1,0){\line(1,0){.8}}
\put(1.1,0){\line(1,0){1.8}}
\put(3.1,2.5){\line(1,0){1.4}}
\put(1,4){\line(0,-1){.9}}
\put(4.5,4){\line(0,-1){1.5}}
\put(1,2.9){\line(0,-1){.8}}
\put(1,.9){\line(0,-1){.8}}
\put(3,2.4){\line(0,-1){.3}}
\put(3,.9){\line(0,-1){.8}}
\put(0,4.2){\makebox(0,0)[b]{a)}}
\put(0.6,.1){\makebox(0,0)[b]{K}}
\put(3.4,-.1){\makebox(0,0)[b]{K}}
\put(3,2.7){\makebox(0,0)[b]{Z}}
\put(3,4){\makebox(0,0){$V$}\circle{1}}
{\linethickness{.6mm}\put(2,1){\line(0,1){1}}}

\put(6.1,3){\line(1,0){.8}}
\put(7.1,3){\line(1,0){.4}}
\put(7,4){\line(1,0){1.5}}
\put(9.5,4){\line(1,0){2}}
\put(7,-.5){\line(1,0){3.5}}
\put(6.1,0){\line(1,0){.8}}
\put(7.1,0){\line(1,0){.4}}
\put(10.5,0){\line(1,0){1}}
\put(7,4){\line(0,-1){.9}}
\put(11.5,4){\line(0,-1){4}}
\put(10.5,3){\line(0,-1){3.5}}
\put(7,-.1){\line(0,-1){.4}}
\put(8.5,3){\circarhd}
\put(9,4){\cirtext{$V$}}
\put(6,3){\circle{.2}}
\put(6,0){\circle{.2}}
\put(7,3){\circle{.2}}
\put(7,0){\circle{.2}}
\put(6,4.2){\makebox(0,0)[b]{b)}}
\put(7,.2){\makebox(0,0)[b]{K}}
\put(9.5,.2){\makebox(0,0)[b]{K}}
\end{picture}\end{center}


\newpage 
\begin{center}\unitlength1.0cm \begin{picture}(12,4)
\put(5,3){\vlnap}
\put(1,1.5){\vlnapc}
\put(9,1.5){\vlnapc}
\put(10,1.5){\vlnalc}
\put(3,1.5){\circarc{$V_{2}$}}
\put(12,1.5){\circar{$V_{3}$}}
\put(7.5,3){\cirtext{$A_{2}$}}
\put(10,3){\circarhd}
\put(0,3){\cirline{.9}}
\put(0,0){\cirline{8.9}}
\put(4.5,4.5){\vypinac}
\put(7,4.5){\vypinac}
\put(1.5,3){\carvec}
\put(4,3){\cikcak}
\put(1.5,3){\line(1,0){2.5}}
\put(6.05,3){\line(1,0){.95}}
\put(8,3){\line(1,0){1}}
\put(4,4){\line(1,0){1}}
\put(4,4){\line(0,-1){1}}
\put(5,4){\line(0,-1){.4}}
\put(5,2.4){\line(0,-1){.85}}
\put(5,.95){\line(0,-1){.95}}
\put(5,1.5){\circle{.1}}
\put(5,1){\circle{.1}}
\put(5.5,4.5){\circle{.1}}
\put(8,4.5){\circle{.1}}
\put(4,3){\circle*{.1}}
\put(6,4.5){\circle*{.1}}
\multiput(3,3)(0,.4){4}{\line(0,1){.2}}
\multiput(6,3.05)(0,.4){4}{\line(0,1){.2}}
\multiput(9,3.05)(0,.4){4}{\line(0,1){.2}}
\multiput(3,4.5)(.4,0){4}{\line(1,0){.2}}
\multiput(5.55,4.5)(.4,0){4}{\line(1,0){.2}}
\multiput(8.05,4.5)(.36,0){3}{\line(1,0){.2}}
\put(0,1.5){\makebox(0,0){$\sim 200V$}}
\end{picture}\end{center}

\begin{center}\begin{tabular}[t]{rll}
$V_{2}$& -& voltmeter, $\sqcup$  
{ \Large $ \capdioda$} \ \ $\sim$
\unitlength1.0cm \begin{picture}(0,0)
\put(0,-0.01){\line(1,0){.3}}
\put(0.48,-0.01){\line(1,0){.3}}
\put(.4,.1){\makebox(0,0){$\wedge$}}
\put(.4,-.07){\makebox(0,0){\scriptsize  2}}
\end{picture}\hspace{10mm}, $R_i=5000 \Omega /V$\\[4mm]
& & $r:$ 600-240-120-60-24-6-2.4 $V$ \ \  \troj{5A}\\[4mm]
$V_{3}$& -& voltmeter, 
$\sqcup$  \spiccir\  \raisebox{-1mm} 
{$\stackrel{0.5}{\sim}$} 
\unitlength1.0cm \begin{picture}(0,0)
\put(0,-0.01){\line(1,0){.3}}
\put(0.48,-0.01){\line(1,0){.3}}
\put(.4,.1){\makebox(0,0){$\wedge$}}
\put(.4,-.07){\makebox(0,0){\scriptsize  2}}
\end{picture}\\[1mm]
& & $r:$ 250, 500 $V$ \hspace{30mm}\fbox{16}\\[4mm]
$A_{2}$ & -& ampermeter, 
$\sqcup$  \spiccir \ \raisebox{-1mm} 
{$\stackrel{1}{\sim}$} 
\unitlength1.0cm \begin{picture}(0,0)
\put(0,-0.01){\line(1,0){.3}}
\put(0.48,-0.01){\line(1,0){.3}}
\put(.4,.1){\makebox(0,0){$\wedge$}}
\put(.4,-.07){\makebox(0,0){\scriptsize  2}}
\end{picture}\\[1mm]
& & $r:$ 5-1-0.2 $A$ \\
TR& -& transformator \ \ \troj{28}\\[1mm]
AT& -& autotransformator, KRIZIK \fbox{A001}
\end{tabular}\end{center}

\newpage 
\begin{center}\unitlength1.0cm \begin{picture}(11,4)
\put(5,3){\vlnap}
\put(1,1.5){\vlnapc}
\put(8,1.5){\vlnapc}
\put(9,1.5){\vlnalc}
\put(7,1.5){\circarc{$V$}}
\put(11,1.5){\circar{$A_{3}$}}
\put(9,3){\circarhd}
\put(0,3){\cirline{.9}}
\put(0,0){\cirline{7.9}}
\put(1.5,3){\carvec}
\put(4,3){\cikcak}
\put(5,4){\line(1,0){1}}
\put(1.5,3){\line(1,0){1}}
\put(3.5,3){\line(1,0){.45}}
\put(6.05,3){\line(1,0){1.95}}
\put(5,4){\line(0,-1){.4}}
\put(5,2.4){\line(0,-1){2.4}}
\put(6,4){\line(0,-1){.95}}
\put(5,0){\circle*{.1}}
\put(0,1.5){\makebox(0,0){$\sim 200V$}}
\put(4,3.4){\makebox(0,0){$\downarrow $}}
\put(5,4.4){\makebox(0,0){$\downarrow $}}
\put(3,3){\cirtext{$A_{2}$}}
\end{picture}\end{center}



\underline{\it Supis pristrojov:}
\begin{center}\begin{tabular}[t]{rll}
$W$& -& wattmeter, $\sqcap$  \vlnahd{1.5}{1.5} \spicdva, $r_V:$ 120-240-360; 
$r_A:$ 0.5-1 \fbox{16B}\\[4mm]
$A_{2}$& -&ampermeter $\sqcap$  \spiccir\  \raisebox{-1mm} 
{$\stackrel{1}{\sim}$} \spicdva, $r=$5-1-0.2 \fbox{23}\\[4mm]
$A_{3}$& -&ampermeter $\sqcap$  \spiccir\  \raisebox{-1mm} 
{$\stackrel{1}{\sim}$} \spicdva, $r=$5-1-0.2 \fbox{6}\\[4mm]
$V$ & -& voltmeter,  
$\sqcap$  {\Large $\capdioda$} $\sim$ \spicdva , $R_i=5000\Omega /V$\\
& & $r:$ 600-240-120-60-24-6-2.4  $V$ \\[3mm]
TR& -& transformator \ \ \troj{28}\\[1mm]
AT& -& autotransformator, KRIZIK \fbox{A001}
\end{tabular}\end{center}

\newpage 
\underline{\it Schema:}
\begin{center}\unitlength1.0cm \begin{picture}(14,4)
\put(5,3){\vlnap}
\put(1,1.5){\vlnapc}
\put(8,1.5){\vlnapc}
\put(9,1.5){\vlnalc}
\put(7,1.5){\circarc{$V_{2}$}}
\put(11,1.5){\circarc{$V_{3}$}}
\put(9,3){\circarhd}
\put(0,3){\cirline{.9}}
\put(0,0){\cirline{7.3}}
\put(7.5,3){\cirline{.4}}
\put(7.5,0){\cirline{.4}}
\put(1.5,3){\carvec}
\put(4,3){\cikcak}
\put(5,4){\line(1,0){1}}
\put(1.5,3){\line(1,0){1}}
\put(3.5,3){\line(1,0){.45}}
\put(6.05,3){\line(1,0){1.35}}
\put(11,3){\line(1,0){1}}
\put(13,3){\line(1,0){1}}
\put(11,0){\line(1,0){3}}
\put(5,4){\line(0,-1){.4}}
\put(5,2.4){\line(0,-1){2.4}}
\put(6,4){\line(0,-1){.95}}
\put(14,3){\line(0,-1){1}}
\put(14,1){\line(0,-1){1}}
\put(13.8,1){\framebox(0.4,1){}}
\put(14.5,2){\vector(-1,-1){1}}
\put(5,0){\circle*{.1}}
\put(0,1.5){\makebox(0,0){$\sim 200V$}}
\put(4,3.4){\makebox(0,0){$\downarrow $}}
\put(5,4.4){\makebox(0,0){$\downarrow $}}
\put(14.7,1.3){\makebox(0,0){$R_z$}}
\put(3,3){\cirtext{$A_{2}$}}
\put(12.5,3){\cirtext{$A_{3}$}}
\end{picture}\end{center}

\newpage 
\underline{\it Supis pristrojov:}
\begin{center}\begin{tabular}[t]{rll}
$W$& -& wattmeter, $\sqcap$  \vlnahd{1.5}{1.5} \spicdva\\
& &  $r_V:$120-240-360; $r_A:$0.5-1 \fbox{16B}\\[4mm]
$V_{2}$ & -& voltmeter,  
$\sqcap$  {\Large $\capdioda$} $\sim$ \spicdva , $R_i=5000\Omega /V$\\
& & $r$: 600-240-120-60-24-6-2.4 $V$\\[4mm]
$V_{3}$ & -& voltmeter,  
$\sqcap$  {\Large $\capdioda$} \spiccir 
\raisebox{-1mm} {$\stackrel{0.5}{\sim}$} 
\spicdva , $r=250-500V$ \fbox{16}\\[4mm]
$A_{2}$& -&ampermeter $\sqcap$  \spiccir\  
\raisebox{-1mm} {$\stackrel{1}{\sim}$} 
\spicdva, $r=$5-1-0.2 $A$ \fbox{23}\\[4mm]
$A_{3}$& -&ampermeter $\sqcap$  \spiccir\  \raisebox{-1mm} 
{$\stackrel{1}{\sim}$} \spicdva, $r=$5-1-0.2 $A$  \troj{5A}\\[4mm]
TR& -& transformator \ \ \troj{28}\\[1mm]
AT& -& autotransformator, KRIZIK \fbox{A001}\\
$R_{1}$& -& reg. odpor, $250\Omega /1.6A$\\
$R_{2}$& -& reg. odpor, $105\Omega /2.5A$\\
$R_{3}$& -& reg. odpor, $105\Omega /2.5A$\\
$R_{4}$& -& reg. odpor, $13\Omega /2.6A$\\
\end{tabular}\end{center}

\end{document}
% 11  1  4  2  0  0  331    4    0   -1   24  307   22    0    0    0    2    1
